HTTP/1.1 200 OK date: Mon, 26 Jan 2026 16:01:21 GMT content-type: text/html; charset=utf-8 vary: Accept-Encoding vary: Accept-Encoding waftime: 1 limittime: 0 render-engine: new x-language: zh_CN pagetype: 3 apidis: 1 api-info: api is not available/fwebapi/product/product/es/findPage?appId=143150160001&templateId=product render-solid: 200 integrity: 7e8ac5ca2e0e489076f903e485a330ae x-server-id: ZGVzaWduY2xvdWQtdHBsb3Blci04N2RiODRkYzktZnJjc3E= render-status: 200 reqinfo: [{"api":"/fwebapi/product/productCategory/getList"},{"api":"/fwebapi/product/product/es/findPage?appId=143150160001&templateId=product"},{"api":"/fwebapi/cms/lowcode/navigation/8/navList?cate=0"},{"api":"/fwebapi/product/product/getProductDetail"},{"api":"/seo/fwebapi/cms/api/tdk/getTdk"}] pagestr: {"view":"products_details"} instance: new2025042219310565371 unittype: portal-saas x-response-time: 292ms traceid: 79fb5138-6be8-4dde-b4aa-1931922df6e9 referrer-policy: origin-when-cross-origin permissions-policy: camera=() content-security-policy: block-all-mixed-content x-frame-options: SAMEORIGIN x-content-type-options: nosniff origin-agent-cluster: ?0 Server: SLT-MID X-Cache-Lookup: Cache Miss Cache-Control: no-store Content-Length: 275073 X-NWS-LOG-UUID: 321473291013310346 Connection: close X-Cache-Lookup: Cache Miss 180T1台式工程钻机-一竞技股份有限公司官网

languageLanguage
    • 180T1台式工程钻机
    180T1台式工程钻机
    +

    分享到

    180T1台式工程钻机

    机械离合保护装置;

    如有疑问,请拔打产品热线,或是留下您的联系方式,一竞技会即时与您联系!

    • 产品描述

    • 特征

      机械离合保护装置;

      滑套免调整直接用;

      超强过载保护能力;

      2800瓦电机,动力强劲;

      体积。亓壳,钻孔更高效;

      整机重量仅为12.6公斤,与市场同类产品相比更轻便;

      产品参数

      额定电压:220V~

      额定输入功率:2800W

      空载转速:1200r/min

      润滑系统:脂润滑

      最大钻孔直径:180mm

      主轴丝扣形式:M22

      钻孔有效行程:480mm

      钻架高度:744mm

      滑套连接孔距:62*50

      净重12.6Kg

      立柱尺寸744*39*39mm 

    180T1台式工程钻机

    机械离合保护装置;

    产品热线:

    您可以查看产品画册,如有疑问,请拔打产品热线,或是留下您的联系方式,一竞技会即时与您联系!

    产品画册

    所属分类:

    关键词:

    立即咨询

    如果您对一竞技的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,一竞技将尽快与您联系,谢谢!

    提交留言